\clan {Andrej Jeromen}

%--------------------------------------------------------
%  C. raziskovalni clanki objavljeni v znanstvenih revijah
%     in v zbornikih konferenc
%--------------------------------------------------------

\begin{skupina}{C}

\objavljenoRevija
% 1.01: {\bf 1}. JEROMEN, Andrej, TRONTELJ, Zvonko. TmZn: A possible regenerator material for low-temperature cryocoolers. {\it J. appl. physi.}, 2005, letn. 98, \v{s}t. 3, 7 str. http://dx.doi.org/10.1063/1.1991966. $[$COBISS.SI-ID 8501531$]$\\ 
   {\crta, Z.~Trontelj}
   {TmZn: A possible regenerator material for low-tempe\-ra\-ture cryocoolers}
   {J.\ Appl.\ Phys.} {98} {2005} {3} {033515--1--7}

\end{skupina} 

%--------------------------------------------------------
%  G. aktivne udelezbe na mednarodnih in domacih
%     konferencah
%--------------------------------------------------------

\begin{skupina}{G}

\konferenca
% 1.13: {\bf 2}. JEROMEN, Andrej, TRONTELJ, Zvonko. Merilni sistem za merjenje toplotne kapacitete pri temperaturah med 7 K in 20 K. V: 11. slovensko sre\v{c}anje o uporabi fizike, Cerkno, 25.nov.2005. {\it Zbornik povzetkov}, (Slovensko sre\v{c}anje o uporabi fizike, 11). Ljubljana: Dru\v{s}tvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije: Nacionalni komite za fiziko, 2005, 1 str. $[$COBISS.SI-ID 13828697$]$\\ 
   {Merilni sistem za merjenje toplotne kapacitete pri temperaturah med 7 K in 20 K}
   {Slovensko sre\v{c}anje o uporabi fizike}
   {Cerkno} {} {november} {2005} 


\end{skupina} 
