\clan {Vojko Jazbin�ek}

%--------------------------------------------------------
%  A. objavljene znanstvene monografije
%--------------------------------------------------------


%\begin{skupina}{A}

%\disertacija
%   {NASLOV}
%   {UNIVERZA}
%   {FAKULTETA}
%   {ODDELEK}
%   {KRAJ} {DRZAVA} {LETO} 

%\magisterij
%   {NASLOV}
%   {UNIVERZA}
%   {FAKULTETA}
%   {ODDELEK}
%   {KRAJ} {DRZAVA} {LETO} 

%\monografija
%   {AVTORJI}
%   {NASLOV}
%   {ZALOZBA}
%   {KRAJ} {DRZAVA} {LETO} 

%\poglavje   
% 
%   {AVTORJI}
%   {NASLOV}
%   {MONOGRAFIJA} {STRANI}
%   {ZALO�BA} {KRAJ} {DRZAVA} {2021} 

%\end{skupina} 



%   Ni podatkov za to sekcijo

%--------------------------------------------------------
%  B. raziskovalni clanki sprejeti v objavo v znanstvenih
%     revijah in v zbornikih konferenc
%--------------------------------------------------------

\begin{skupina}{B}

\sprejetoRevija
   {U.~Marhl, A.~Jodko-W�adzi�ska, R.~Br�hl, T.~Sander, \crta}
   {Transforming and comparing data between standard SQUID and OPM-MEG systems}
   {PLOS ONE}

%\sprejetoRevija
%   {AVTORJI}
%   {NASLOV}
%   {REVIJA}

%\sprejetoZbornik
%   {AVTORJI}
%   {NASLOV}
%   {KONFERENCA}
%   {KRAJ} {DRZAVA} {MESEC} {LETO} 

\end{skupina} 



%   Ni podatkov za to sekcijo

%--------------------------------------------------------
%  C. raziskovalni clanki objavljeni v znanstvenih revijah
%     in v zbornikih konferenc
%--------------------------------------------------------

%\begin{skupina}{C}

%\objavljenoRevija
%   {AVTORJI}
%   {NASLOV}
%   {REVIJA} {LETNIK} {LETO} {STEVILKA} {STRANI}

%\objavljenoZbornik
%   {AVTORJI}
%   {NASLOV}
%   {KONFERENCA}
%   {KRAJ} {DRZAVA} {MESEC} {LETO} 
%   {ZBORNIK} {STRANI} 

%\end{skupina} 

\begin{skupina}{C}

\objavljenoRevija
% 1. T.~Sander, U.~Marhl, R.~Br�hl, T.~Middelmann, \crta. A 50 channel optically pumped magnetometer MEG in an externally actively shielded two-layer room. Int\. J. Bioelectromagn. [Print ed.]. 2021, vol. 23, no. 1, art. 5 (str. 1-4). ISSN 1456-7857
   {T.~Sander, U.~Marhl, R.~Br�hl, T.~Middelmann, \crta}
   {A 50 channel optically pumped magnetometer MEG in an externally actively shielded two-layer room}
   {Int.\ J. Bioelectromagn.} {23} {2021} {} {art. 5 (4 str.)}

\objavljenoRevija
% 2. U.~Marhl, T.~Sander, \crta. Simulation study of different sensing directions in OPM and SQUID MEG. Int\. J. Bioelectromagn. [Print ed.]. 2021, vol. 23, no. 2, art. 16 (str. 1-4). ISSN 1456-7857
   {U.~Marhl, T.~Sander, \crta}
   {Simulation study of different sensing directions in OPM and SQUID MEG}
   {Int.\ J. Bioelectromagn.} {23} {2021} {} {art. 16 (4 str.)}

%\objavljenoZbornik
%% 3. T.~Sander, U.~Marhl, \crta. Avoiding non-linearity of optically pumped magnetometer MEG within an actively shielded two-layer mu-metal room. V: Proceedings of the 55th Annual Meeting of the German Society of Biomedical Engineering (5 - 7 October 2021, Hannover). Berlin: De Gruyter, 2021. Str. 543-546. Current directions in biomedical engineering, Vol. 7, iss. 2. ISSN 2364-5504. 
%   {T.~Sander, U.~Marhl, \crta}
%   {Avoiding non-linearity of optically pumped magnetometer MEG within an actively shielded two-layer mu-metal room}
%   {55\uth Annual Meeting of the German Society of Biomedical Engineering}
%   {Hannover} {Nem�ija} {oktober} {2021} 
%   {Conference Proceedings} {543--546} 
\objavljenoRevija
   {T.~Sander, U.~Marhl, \crta}
   {Avoiding non-linearity of optically pumped magnetometer MEG within an actively shielded two-layer mu-metal room}
   {Curr.\ Dir.\ Biomed.\ Eng.} {7} {2021} {} {543--546}

\objavljenoZbornik
%4. U.~Marhl, A.~Jodko-Wladzinska, R.~Br�hl, T.~Sander, \crta. Comparison between conventional SQUID based and novel OPM based measuring systems in MEG. V: JARM, Toma� (ur.), et al. Proceedings of the EMBEC 2020 : 8th European Medical and Biological Engineering Conference, November 29 - December 3, 2020 Portoro�, Slovenia. 8th European Medical and Biological Engineering Conference, November 29 - December 3, 2020 Portoro�, Slovenia. Cham: Springer Nature, cop. 2021. Str. 254-261. IFMBE proceedings (Online), vol. 80. ISBN 978-3-030-64610-3. ISSN 1433-9277.  
   {U.~Marhl, A.~Jodko-Wladzinska, R.~Br�hl, T.~Sander, \crta}
   {Comparison between conventional SQUID based and novel OPM based measuring systems in MEG}
   {8\uth European Medical and Biological Engineering Conference}
   {Portoro�} {} {november/december} {2020} 
   {Proceedings of the EMBEC 2020} {254--261} 

\end{skupina} 

%   Ni podatkov za to sekcijo

%--------------------------------------------------------
%  D. urednistvo v znanstvenih revijah in zbornikih
%     znanstvenih konferenc
%--------------------------------------------------------

%\begin{skupina}{D}

%\urednikRevija
%   {OPIS}
%   {REVIJA}

%\urednikZbornik
%   {OPIS}
%   {KONFERENCA}
%   {KRAJ} {DRZAVA} {MESEC} {LETO} 

%\end{skupina} 


%    Ni podatkov za to sekcijo

%--------------------------------------------------------
%  E. organizacija mednarodnih in domacih znanstvenih 
%     srecanj
%--------------------------------------------------------

%\begin{skupina}{E}

%\organizacija
%   {OPIS}
%   {KONFERENCA}
%   {KRAJ} {DRZAVA} {MESEC} {LETO} 

%\end{skupina} 


%   Ni podatkov za to sekcijo

%--------------------------------------------------------
%  F. vabljena predavanja na tujih ustanovah in 
%     mednarodnih konferencah
%--------------------------------------------------------

%\begin{skupina}{F}

%\predavanjeUstanova
%   {NASLOV}
%   {OPIS}
%   {USTANOVA}
%   {KRAJ} {DRZAVA} {MESEC} {LETO}

%\predavanjeKonferenca
%   {NASLOV}
%   {OPIS}
%   {KONFERENCA}
%   {KRAJ} {DRZAVA} {MESEC} {LETO} 

%\end{skupina} 



%   Ni podatkov za to sekcijo

%--------------------------------------------------------
%  G. aktivne udelezbe na mednarodnih in domacih
%     konferencah
%--------------------------------------------------------

%\begin{skupina}{G}

%\konferenca
%   {NASLOV}
%   {KONFERENCA}
%   {KRAJ} {DRZAVA} {MESEC} {LETO} 

%\end{skupina} 

%\begin{skupina}{G}
%
%\konferenca
% 5. T.~Sander, U.~Marhl, \crta. Avoiding non-linearity of optically pumped magnetometer MEG within an actively shielded two-layer mu-metal room. V: Abstracts of the 55th Annual Meeting of the German Society of Biomedical Engineering (5 - 7 October 2021, Hannover). Berlin: de Gruyter, 2021. Str. s32. Biomedizinische Technik (Berlin. Zeitschrift), Vol. 66, Iss. s1. ISSN 0013-5585
%   {Avoiding non-linearity of optically pumped magnetometer MEG within an actively shielded two-layer mu-metal room}
%   {55\uth Annual Meeting of the German Society of Biomedical Engineering}
%   {Hannover} {Nem�ija} {oktober} {2021} 
%
%\konferenca
% 6. U.~Marhl, T.~Sander, \crta, 9th Workshop on Optically Pumped Magnetometers (WOPM-2021), online, 4-5 Oct. 2021. Noise impact on different OPM-MEG measuring components : virtual poster section, 5th October 2021. [COBISS.SI-ID 85382147]
%   {Noise impact on different OPM-MEG measuring components}
%   {9\uth Work\-shop on Optically Pumped Magnetometers (WOPM-2021)}
%   {Online} {} {oktober} {2021} 
%
%\end{skupina} 

%   Ni podatkov za to sekcijo

%--------------------------------------------------------
%  H. strokovni clanki
%--------------------------------------------------------

%\begin{skupina}{H}

%\clanekRevija
%   {AVTORJI}
%   {NASLOV}
%   {REVIJA} {LETNIK} {LETO} {STEVILKA} {STRANI}

%\clanekZbornik
%   {AVTORJI}
%   {NASLOV}
%   {KONFERENCA}
%   {KRAJ} {DRZAVA} {MESEC} {LETO}
%   {ZBORNIK} {STRANI} 

%\end{skupina} 

%   Ni podatkov za to sekcijo

%--------------------------------------------------------
%  I. razno
%--------------------------------------------------------

%\begin{skupina}{I}

%\razno
%   {OPIS} 

%  \end{skupina} 


%   Ni podatkov za to sekcijo

%--------------------------------------------------------
%  tuji gosti
%--------------------------------------------------------

%\begin{seznam}
%\gost {IME} {TRAJANJE} {USTANOVA} {KRAJ} {DRZAVA} {MESEC} {LETO} {POVABILO}
%\end{seznam} 

%--------------------------------------------------------
%  gostovanja
%--------------------------------------------------------

%\begin{seznam}
%\gostovanje {IME} {TRAJANJE} {USTANOVA} {KRAJ} {DRZAVA} {MESEC} {LETO}
%\end{seznam} 

